F1Willkommen bei Ubuntu!Dies ist ein Live-System für Ubuntu 20.04.
Es wurde am 20200731.1 erstellt.

HILFEINDEX

SCHLAGWORTTHEMA

<F1F1>   Diese Seite, das Inhaltsverzeichnis der Hilfe.
<F2F2>   Voraussetzungen für den Betrieb von Ubuntu.
<F3F3>   Boot-Methoden für die speziellen Anwendungsbereiche dieses Systems.
<F4F4>   Zusätzliche Startmethoden; Ein defektes System retten.
<F5F5>   Spezielle Bootparameter, Übersicht.
<F6F6>   Spezielle Startparameter für spezielle Rechner.
<F7F7>   Spezielle Startparameter für ausgewählte Festplatten-Controller.
<F8F8>   Spezielle Startparameter für das Startsystem.
<F9F9>   Wie man Hilfe findet.
<F10F10>  Urheberrecht und Garantie.

Drücken Sie F2 bis F10 für Einzelheiten, oder Esc, um die Hilfe zu
verlassen.F2VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION VON UBUNTUSie benötigen mindestens 385 Megabyte Arbeitsspeicher, um das Ubuntu
Live-System verwenden zu können.

Das Live-System beansprucht keinen Platz auf Ihrer Festplatte. Vorhandene
Swap-Partitionen werden jedoch genutzt, falls diese verfügbar sind.

Die FAQ enthalten weitere Informationen; das Dokument finden Sie auf der
Ubuntu Webseite http://www.ubuntu.com/

Vielen Dank, dass Sie sich für Ubuntu entschieden haben!

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F3STARTMETHODENVerfügbare Startmethoden:

Testen Sie Ubuntu, ohne Ihren Rechner zu verändern
  Starten Sie das Live-System. Sie können es später installieren, indem Sie
  auf das Symbol »Installieren« auf Ihrer Arbeitsfläche klicken.
Ubuntu installieren
  Die Installation starten.
Speicher testen
  Arbeitsspeicher überprüfen

(»Ubuntu« kann durch andere verwandte Betriebssystemnamen ersetzt werden.
Diese Hilfe ist allgemein.)

Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Startmethode aus dem Menü aus. Drücken
Sie F4, um alternative Start- und Installationsmodi auszuwählen. Drücken Sie
F6, um die Startparameter zu bearbeiten. Drücken Sie nochmals F6, um aus
einem Menü häufig verwendete Startparameter auszuwählen.

Unkritische Startmeldungen werden, außer im Expertenmodus, unterdrückt.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F4EIN DEFEKTES SYTEM RETTENEs gibt keinen besonderen Rettungsmodus auf dieser CD. Da die CD allerdings
eine vollständige Benutzerumgebung enthält, ist es möglich, dass Sie
Befehlszeilen- und/oder grafische Werkzeuge verwenden, um ein defektes
System zu retten, oder mit einem Webbrowser im Internet nach Hilfe suchen.
Für die meisten Probleme, die Ihr System daran hindern könnten, zu starten,
existieren umfangreiche Hilfeanleitungen im Internet.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F5SPEZIELLE STARTPARAMETER - ÜBERSICHTAuf manchen Systemen müssen Sie vielleicht durch Drücken von F6 einen
Parameter angeben, damit das System starten kann. Beispielsweise könnte es
sein, dass Linux Ihre Hardware nicht automatisch erkennt und Sie explizit
deren Art und Ort festlegen müssen, damit diese erkannt wird.

Um weitere Informationen abzurufen, welche Startparameter angegeben werden
können, drücken Sie:

<F6F6>   Startparameter für spezielle Rechner
<F7F7>   Startparameter für verschiedene Festplatten-Controller
<F8F8>   Startparameter, die vom Startsystem verstanden werden

Viele Kernelmodule werden vom Installationssystem dynamisch geladen; deren
Parameter können nicht auf der Befehlszeile angegeben werden.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F6SPEZIELLE STARTPARAMETER - VERSCHIEDENE HARDWARESie können folgende Startparameter durch Drücken von F6 in Kombination mit
der Startmethode (siehe <F3F3>) verwenden. Wenn Sie hexadezimale Zahlen
verwenden, müssen Sie das Präfix 0x verwenden (z.B. 0x300).

HARDWARE                               PARAMETER ZUM FESTLEGEN VON

IBM PS/1 oder ValuePoint (IDE Festplatte)
                                       hd=Zylinder,Köpfe,Sektoren
Einige IBM ThinkPads                   floppy.floppy=thinkpad
Geschützte I/O-Port-Bereiche           reserve=iobase,extent[,...]
Laptops mit Darstellungsproblemen des Bildschirms
                                       vga=771
Die Verwendung des generischen IDE-Treibers erzwingen
                                       all_generic_ide=1

Mögliche (zeitweise) Zwischenlösungen für Hardware-Blockaden oder andere
Hardware-Fehler:

Fehlerhaftes APIC-Interrupt-Routing deaktivieren
                                       noapic nolapic
ACPI (teilweise) deaktivieren          acpi=noirq oder acpi=off
USB deaktivieren                       nousb
Abfrage nach Interrupts                irqpoll

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F7SPEZIELLE STARTPARAMETER - VERSCHIEDENE FESTPLATTENSie können folgende Startparameter durch Drücken von F6 in Kombination mit
der Startmethode (siehe <F3F3>) verwenden.

HARDWARE                     PARAMETER ZUM FESTLEGEN VON

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (aktiviert, wenn nicht Null)
BusLogic SCSI-Hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
Einige Dell-Rechner          aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Diese Liste ist unvollständig; weitere Informationen finden Sie im Dokument
»kernel-parameters.txt« des Kernels.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F8SPEZIELLE STARTPARAMETER - INSTALLATIONSSYSTEMSie können folgende Startparameter durch Drücken von F6 in Kombination mit
der Startmethode (siehe <F3F3>) verwenden. Diese Parameter legen fest,
wie der Systemstart abläuft.

ERGEBNIS                                PARAMETER

ACPI für PCI-Tabellen deaktivieren (nützlich für einige HP Server und
Rechner mit VIA Chipsatz)               pci=noacpi
Braille tty verwenden                   brltty=driver,device,texttable

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F9HILFE ERHALTENWenn Sie Ubuntu nicht starten können, verzweifeln Sie nicht! Das Ubuntu-Team
hilft Ihnen gern! Wir sind sehr daran interessiert, von den Problemen beim
Starten zu erfahren, da sie im Allgemeinen nicht nur bei einer Person
auftreten. Entweder haben wir schon von Ihrem speziellen Problem gehört;
dann können wir Ihnen eine schnelle Lösung liefern. Andernfalls würden wir
gerne mehr darüber wissen und das Problem mit Ihnen durchgehen; der nächste
Anwender, der auf dasselbe Problem stößt, wird dann von Ihrer Erfahrung
profitieren!

Die FAQ enthalten weitere Informationen; das Dokument finden Sie auf der
Ubuntu Webseite http://www.ubuntu.com/

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.F10Urheberrecht und GarantieUbuntu unterliegt dem Copyright (C) 2004-2010 Canonical Ltd., und umfasst
die Werke vieler Originalautoren und Mitwirkender.

Das Ubuntu-System darf frei weiter verteilt werden. Nach dem Starten sind
die genauen Bedingungen zur Verbreitung für jedes einzelne Paket in der
entsprechenden Datei /usr/share/doc/Paketname/copyright beschrieben.

Ubuntu kommt OHNE JEGLICHE GARANTIE, soweit rechtlich zulässig.

Dieses System basiert auf Debian. Unter http://www.debian.org/ finden Sie
weitere Informationen über das Debian Projekt.

Drücken Sie F1 für das Inhaltsverzeichnis der Hilfe oder Esc, um die Hilfe
zu verlassen.
